The Zero Cross-Section Lower Limit

Assumption: Nuclear reactions currently supply luminosity.

Fact: Minimize^{71}Ga rate (only^3He{^3He terminations)

Result: Solar limit = 80 SNU from pp, pep.

Chapter 11 (Neutrino Astrophysics)